Title: 01 Ableitungsfunktion Konstante

Ableitungsfunktion einer konstanten Funktion

\(f(x)=c \quad f'(x)=0; \quad c \in \mathbb{R}\), konstant.

Bilden Sie die Ableitungsfunktion von \(f(x)=[value]\)

\(f'(x)=\)
Feedback: Musterlösung Die Ableitungsfunktion einer konstanten Funktion ist immer 0.