Title: 2 Stationäre kritische Stelle

Eine Stelle \(x_0 \in D_f\) heißt stationäre oder kritische Stelle der Funktion \(f\) genau dann, wenn der Funktionsgraph im Punkt \(P(x_0;f(x_0))\) eine waagerechte Tangente hat.

Berechnen Sie die stationäre (kritische) Stelle der Funktion

\(f(x)=[value]\).

Antwort: \(x_0=\)
Feedback: Musterlösung Gesucht ist \(f'(x_0)=0\). \(f'(x)=[value]\). \([value]=0\Leftrightarrow x=[value]\) Die stationäre Stelle ist \(x_0=[value]\).