Title: 4 Annutätentilgung, Tilgungsplan

Ein Energieunternehmen erhält einen Kredit in Höhe von [value] € zu [value] % Zinsen. Dieser Kredit soll durch jährliche Annuitätentilgung in [value] Jahren zurückgezahlt werden.

a) Wie hoch ist die jährliche Annuität im obigen Beispiel?

Geben Sie Ihre Lösung als als ganze Zahl ein. Schneiden Sie die Nachkommastellen ab und runden Sie nicht.

\(A=\)

b) Ergänzen Sie die fehlenden Felder des Tilgungsplans.

Hinweis: Berechnen Sie die einzelnen Felder nicht über die Formeln sondern erarbeiten Sie sich die Lösung Zeile für Zeile. Geben Sie auch hier nur ganze Zahlen ein und runden Sie nicht.

\(k\) | \(s_k\) | \(Z_k\) | \(T_k\) | \(A_k\)
\(0\) | [value] | - | - | -
\(1\) |  |  |  |
\(2\) |  |  |  |
\(\vdots\) | \(\vdots\) | \(\vdots\) | \(\vdots\) | \(\vdots\)
Feedback: Die Lösung lautet \(A=[value]\) \(k\) | \(s_k\) | \(Z_k\) | \(T_k\) | \(A_k\) \(0\) | [value] | - | - | - \(1\) | [value] | [value] | [value] | [value] \(2\) | [value] | [value] | [value] | [value] \(\vdots\) | \(\vdots\) | \(\vdots\) | \(\vdots\) | \(\vdots\)